-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 H75 Array Elevation and Shadowing Limits

Declination (degrees)

Hour Angle Range (hours)

N2 shadowed by W104

N2 shadowed by W106

N2 shadowed by W109

W106 shadowed by N2

W104 shadowed by W106

W106 shadowed by W104

W109 shadowed by N2

W104 shadowed by N2